ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHU..SK................
J
DIM360 (Ver 1.5 21 Nov 2005) - 1100000/0
1330970
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A2
20030730
EP
03001582.0
20030124
de
de
de
20201284 U
20020129
DE
20030730
200331
20030730
200331
7
7A 47B 49/00 A
de
Klemmhalterung eines Tragbodens an einer Säule
en
Shelf clamp bracket on a shaft
fr
Console avec crampon pour étagère sur un axe
1
Vauth-Sagel GmbH & Co.
01233284
V 11/195
Grundstücksverwaltung, Neue Strasse 27
33024 Brakel
DE
Sagel, Claus
Grüne Bache 13
33034 Brakel-Erkeln
DE
Hanewinkel, Lorenz
00042696
Boehmert & Boehmert, Ferrariweg 17a
33102 Paderborn
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HU
IE
IT
LI
LU
MC
NL
PT
SE
SI
SK
TR
AL
LT
LV
MK
RO
Klemmhalterung eines Tragbodens (T) zur lösbaren Befestigung an einer Säule (S) mit einer U-förmigen, halbkreisförmig die Säule (S) umschließenden Nabe (1) und einem zwischen deren U-Schenkeln (12, 13) achsparallel in Nuten (14) gehaltenen halbkreisförmig passend zur Säule (1) ausgenommenen in seiner Klemmkraft einstellbaren Klemmstück (5) sowie einen damit bestückten Tragboden (T), insbesondere Gitterboden (TG), wobei die U-förmige Nabe (1) einseitig einen den Tragboden (T) überkragenden Nabenflansch (10) trägt und den Tragboden (T) andererseits mit einem Fortsatz (11) überragt, der von einem U-förmigen Gegenflansch (2) umschlossen ist, der mit dem Nabenflansch (10) durchgehend verschraubt ist.
Die Erfindung betrifft eine Klemmhalterung eines Tragbodens zur lösbaren Befestigung an einer Säule mit einer U-förmigen, halbkreisförmig die Säule umschließenden Nabe und einem zwischen deren U-Schenkeln achsparallel in Nuten gehaltenen halbkreisförmig passend zur Säule ausgenommenen in seiner Klemmkraft einstellbaren Klemmstück sowie einen damit bestückten Tragboden, insbesondere Gitterboden.
Eine derartige Klemmhalterung ist aus der EP 1 075 808 A1 an einem Tragoden für einen Eckschrank mit einer drehbaren Säule bekannt, wobei die U-förmige Nabe an dem Kunststoff-Tragboden integriert ausgebildet ist.
Es ist Aufgabe der Erfindung, eine Klemmhalterung für das leichte Auswechseln von Tragböden aus anderem Werkstoff, z. B. Holz, Schichtmaterial, Drahtgitter od. dgl., die vielseitig einsetzbar ist, zu schaffen.
Die Lösung besteht darin, daß die U-förmige Nabe einseitig einen den Tragboden überkragenden Nabenflansch trägt und den Tragboden andererseits mit einem Fortsatz überragt, der von einem U-förmigen Gegenflansch umschlossen ist, der mit dem Nabenflansch durchgehend verschraubt ist.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Unteransprüchen angegeben.
Die Nabe und der Gegenflansch sind vorteilhaft an Kunststoff dünnwandig gespritzt und mit Versteifungswänden kassettenförmig verstärkt in die, insbesondere in deren Stoßbereiche, Schraubbohrungen oder Durchgangsbohrungen mit Kopfvertiefungen in zylindrische Verstärkungen eingeformt sind. Die Schraubbohrungen sind entweder mit Gewindeeinsätzen bestückt oder für selbstgewindeschneidende Schrauben passend ausgebildet.
Vorteilhaft sind am Naben- und/oder Gegenflansch an den inneren freien U-Schenkelenden Vertiefungen eingeformt, die einen dichten Abschluß zu einem Stirnprofilstreifen geben, der die Stirnseite des Einschnittes des Tragbodens bis an die Nabe verschließt. Ein Holz- oder Schichtmaterialboden ist dadurch zu seinem Inneren völlig dicht hygienisch abgeschlossen.
Weiterhin sind vorteilhaft in mindestens einen der Flansche stirnseitig Bohrungen und Nuten eingebracht, einem Verschrauben der Tragplatte und einer Steckverbindung zu einem Verstellbeschlag dienen können.
Zur Aufnahme eines Drahtgittertragbodens, insbesondere Gitterkorbes, zwischen den beiden Flanschen dient ein Zwischenflansch, der auch aus Kunststoff verstrebt dünnwandig gespritzt ist und mit, insbesondere radialen, Nuten versehen ist, die der Aufnahme von dazu passend angeordneten Gitterstreben dienen, die die Gittertragkräfte aufnehmen und auf die Flansche übertragen.
Vorteilhafte Ausgestaltungen sind in den Fig. 1 bis 14 dargestellt.
Fig. 1
zeigt perspektivisch einen massiven Tragboden mit Klemmnabe;
Fig. 2
zeigt eine Seitenansicht zu Fig. 1;
Fig. 3
zeigt perspektivisch die Nabe;
Fig. 4
zeigt eine Aufsicht der Nabe;
Fig. 5
zeigt eine Innenansicht der Nabe;
Fig. 6
zeigt einen Schnitt A-A durch die Nabe;
Fig. 7
zeigt einen Schnitt B-B durch die Nabe;
Fig. 8
zeigt eine perspektivische Ansicht des Gegenflansches;
Fig. 9
zeigt perspektivisch eine Innenansicht des Gegenflansches;
Fig. 10
zeigt einen Schnitt C-C durch den Gegenflansch;
Fig. 11
zeigt eine Perspektive des Zwischenflansches;
Fig. 12
zeigt eine Aufsicht des Zwischenflansches;
Fig. 13
zeigt einen Schnitt D-D des Zwischenflansches;
Fig. 14
zeigt einen Gittertragkorb in der Klemmnabe.
Fig. 1 zeigt perspektivisch einen Tragboden T, der für einen Drehschrankeinbau vorgesehen ist und in einem Einschnitt zentral zur Verklemmung an einer Säule S eine U-förmige Nabe 1 mit einem darin in einer axialen Führung gehaltenen Klemmstück 5 enthält.
Die Nabe 1 übergreift mit einem Nabenflansch 10 die Tragplatte T an ihrem inneren Rand und ragt durch diese mit einem Fortsatz 11 hindurch, der von einem U-förmigen Gegenflansch 2 umgeben ist.
Die Tragplatte T besteht z. B. aus Holz oder Schichtmaterial mit einer Kunsttoff-Deckschicht. Die freie Stirnseite der Tragplatte ist abgedichtet mit einem Umfassungsstreifen UF besetzt, der vorzugsweise einen die Platte überkragenden Wulst W aufweist. Der Umfassungsstreifen UF mit der Wulst W sind in dazu passende Ausnehmungen 15 an den freien Enden der U-Schenkel 12, 13 geführt und finden so dort einen dichten Abschluß. Da auch die Flansche 10, 2 auf der Tragplatte T dicht schließen, kann dort keine Flüssigkeit eintreten, wodurch unerwünschte Zersetzungsvorgänge verhindert sind.
Fig. 2 zeigt eine Seitenansicht der an eine Säule S angeklemmten massiven Tragplatte T. Die Tragplatte ist zwischen dem oberen Nabenflansch 10 und dem unteren Gegenflansch 2 verschraubt gehalten. Der Einbau der Nabe und des Gegenflansches kann auch in umgekehrter Orientierung erfolgen. Die Tragplatte T weist in bekannter Weise eine Reling R auf, die aus einem Draht besteht, der mit Abstandshaltern entlang des Tragbodenrandes angeordnet ist.
Fig. 3 zeigt die Nabe 1 perspektivisch ohne das Klemmstück, so daß man die achsparallelen Nuten 14 an den U-Schenkeln 12, 13 erkennt, in denen das Klemmstück gehalten wird. Die halbrund ausgebildete Säulenausnehmung 16 ist mit kurzen Klemmstegen 17 innen besetzt, die durch linienförmige Anlage an der Säule einen hohen Anpreßdruck und somit einen drehfesten Sitz erbringen.
Der Nabenflansch 10 schließt zur Tragplattenoberfläche mit einem Rand 18 dicht ab und weist an den U-Schenkelenden Ausnehmungen 15 für eine Platteneinfassung auf.
Fig. 4 zeigt die Nabe 1 in Aufsicht und Fig. 5 die Unteransicht dazu. Die dünnwandige verstrebte Struktur ist zwischen zwei Teilwerkzeugen spritztechnisch hergestellt. Wie die Winkelschnitte A-A, Fig. 6, und B-B, Fig. 7, zeigen, gibt es eine äußere Flanschwandung 20, eine mittlere Zwischenwandung 21, die sich durch die Tragplatte T erstreckt und eine Innenwandung 22, die sich auch durch den Gegenflansch 2 erstreckt, und die die Säule S und die Nuten 14 umschließt. Zwischen den Wandungen 20 - 22 erstrecken sich senkrecht zu diesen Strebwände 23, 24, die z, T, knotenförmige Verdickungen mit achsparallelen Schraubkanälen 25 für das Eindrehen von selbstschneidenden Schrauben aufweisen.
Fig. 8 und 9 zeigen perspektivisch von außen und innen den Gegenflansch 2, der ebenso wie die Nabe mit drei U-förmigen Wandungen 26 - 28 ausgebildet ist, zwischen denen sich Strebwände 24 erstrecken, die mit Verdickungen, die Schraubaufnahmen 30 enthalten, passend zu den Schraubbohrungen in der Nabe versehen sind. Die Schraubaufnahmen 30 weisen einen Absatz für den Schraubenkopf auf, wie Schnitt C-C (Fig. 10) zeigt. In Fig. 8 sind weitere Stecknuten 31 und Schraublöcher 32 dargestellt, die zur Aufnahme und Fixierung am Drehbeschlag und zur Verschraubung der Tragplatten dienen. Die Außenkontur des Flansches 2 ist etwa 1/4-kreisförmig abgerundet.
Fig. 11 zeigt perspektivisch und Fig. 12 in Aufsicht einen Zwischenflansch 4, der zur Aufnahme von Tragarmen TA eines Gitterbodens oder Gitter-Tragkorbes TG, Fig. 14, Strebnuten 40 - 42 passend zur Lage und Ausbildung der Tragarme TA am Korb enthält. Die Tragarme TA sind an ihren nabenseitigen Enden mit einem Ring verbunden, der auf dem Innenrandbereich 46 des Zwischenflansches eine Auflage findet.
Im Beispiel sind die Strebnuten radial zur Säulenachse ausgebildet und zum Abfangen von deren Lagetoleranzen unterschiedlich weit ausgestaltet.
Wie der Schnitt D-D, Fig. 13, zeigt, ist auch der U-förmige Zwischenflansch 4 dünnwandig ausgeformt und seitlich teilkreisförmig abgerundet. Sein inneres Freimaß umschließt eng die Nabe hinter dem Nabenflansch. Die Außenabmessungen des Zwischenflansches 4 entsprechen im wesentlichen denen des Gegenflansches 2, Fig. 9, und randnahe Zentrierzapfen 43 - 45 des Zwischenflansches greifen zusammengebaut in den Gegenflansch 2, Fig. 9, ein.

Bezugszeichenliste
1
Nabe
10
Nabenflansch
11
Fortsatz
12, 13
U-Schenkel
14
Nuten für 5
15
Ausnehmungen für UF, W
16
Säulenausnehmung
17
Klemmstege
18
Nabenrand
2
Gegenflansch
20
Flanschwandung zu 10
21
Fortsatzwandung
22
Innenwandung
23, 24
Strebwände
25
Schraubkanäle
26 - 28
U-Wandungen
29
Strebwände
30
Schraubaufnahmen
31
Stecknuten
32
Schraubloch
4
Zwischenflansch
40,41,42
Strebnuten
43,44,45
Zentrierzapfen
46
Innenrandbreich
5
Klemmstück
R
Reling
T
Tragboden, Tragplatte
S
Säule
TA
Tragarme
TG
Gitterboden oder -korb
UF
Umfassungsstreifen
W
Wulst
1. Klemmhalterung eines Tragbodens (T) zur lösbaren Befestigung an einer Säule (S) mit einer U-förmigen, halbkreisförmig die Säule (S) umschließenden Nabe (1) und einem zwischen deren U-Schenkeln (12, 13) achsparallel in Nuten (14) gehaltenen halbkreisförmig passend zur Säule (1) ausgenommenen in seiner Klemmkraft einstellbaren Klemmstück (5) sowie einen damit bestückten Tragboden (T), insbesondere Gitterboden (TG), dadurch gekennzeichnet, daß die U-förmige Nabe (1) einseitig einen den Tragboden (T) überkragenden Nabenflansch (10) trägt und den Tragboden (T) andererseits mit einem Fortsatz (11) überragt, der von einem U-förmigen Gegenflansch (2) umschlossen ist, der mit dem Nabenflansch (10) durchgehend verschraubt ist.
2. Klemmhalterung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Nabenflansch (10) und der Gegenflansch (2) komplementär zueinander Schraubaufnahmen (30) und Schraubkanäle (25) für selbstschneidende Schrauben enthalten.
3. Klemmhalterung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Nabe (1) an den freien Enden der U-Schenkel (12, 13) Ausnehmungen (15) zur Aufnahme der Enden eines Umfassungsstreifens (UF) des Tragbodens (T) aufweist.
4. Klemmhalterung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet. daß der Umfassungsstreifen (UF) mit einer Wulst (W) den Tragboden (T) übergreift und jeweils die Ausnehmungen (15) und die Wulst (W) aufnimmt.
5. Klemmhalterung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß zwischen dem Nabenflansch (10) und dem Gegenflansch (2) ein Zwischenflansch (4) angeordnet ist, der Strebnuten (40 - 42) trägt, die dazu passende Tragarme (TA) des Gitterbodens oder Gitterkorbes (TG) aufnehmen.
6. Klemmhalterung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Nabe (1) und/oder der Gegenflansch (2) und/oder der Zwischenflansch (4) in zweiteiligen Werkzeugen dünnwandig aus Kunststoff gespritzt sind und zwischen den Wandungen (20 - 22; 26 - 28) Strebwände (23, 24; 29) aufweisen.
7. Klemmhalterung nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Nabe (1) und/oder der Gegenflansch (2) zwischen den U-förmigen inneren und äußeren Wandungen eine U-förmige Zwischenwandung (21, 27) enthalten, die mit den Strebwänden (23, 24; 29) verbunden sind.
8. Klemmhalterung nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, daß an den Strebwänden (23, 24; 29) Verdickungen angebracht sind, die die Schraubaufnahmen (30) oder Schraubkanäle (25) enthalten.
9. Klemmhalterung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Gegenflansch (2) und/oder der Zwischenflansch außenseitig etwa 1/4-kreisförmig abgerundet ausgebildet ist/sind.
10. Klemmhalterung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß die Nabe (1) an ihrer der Säule (5) zugewandten Innenwandung (22) axiale Klemmstege (17) trägt.
11. Klemmhalterung nach einem der vorstehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß der Gegenflansch (2) stirnseitig Stecknuten (31) und/oder Schraublöcher (32) aufweist.
12. Klemmhalterung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Zwischenflansch (4) randinnenseitig Zentrierzapfen (43 - 45) trägt, die an eine Außenwandung (28) des Gegenflansches (2) zentrierend anschlagen.
13. Klemmhalterung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daß der Zwischenflansch (4) nabenseitig einen Innenrandbereich (46) aufweist, auf dem ein innerer Verbindungsring der Tragarme (TA) aufliegt.