ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORS......................
J
DIM360 Ver 2.15 (14 Jul 2008) - 1620000/0
2063669
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A3
20121031
EP
08167729.6
20081028
de
de
de
102007055550
20071121
DE
20121031
201244
20090527
200922
H04R 25/02 20060101AFI20120927BHEP
H04R 25/00 20060101ALI20120927BHEP
de
Tragehaken zur Befestigung an einer Hörhilfe sowie Hörhilfe
en
Load bearing hook to fix to a hearing aid and hearing aid
fr
Crochet de support destiné à la fixation sur une aide auditive et aide auditive
1
Siemens Medical Instruments Pte. Ltd.
100965558
2007P17138EP
Block 28, Ayer Rajah Crescent No. 06-08
Singapore 139959
SG
Koo, Wee Haw
Blk 516, Jurong West St. 52, No. 06-55
640516 Singapore
SG
Maier, Daniel Oliver
100997719
Siemens AG Postfach 22 16 34
80506 München
DE
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MT
NL
NO
PL
PT
RO
SE
SI
SK
TR
AL
BA
MK
RS
20121031
201244
Tragehaken (10) zur Befestigung an einer Hörhilfe (20), wobei der Tragehaken (10) ein Anschlussende (110), ein Austrittsende (120) und einen Befestigungssring (130) aufweist. Das Anschlussende (110) weist ferner eine Führung (111) auf, um die der Befestigungsring (130) drehbar gelagert ist und wobei der Befestigungsring (130) einen Vorsprung (131) aufweist, der in einen Teil der Hörhilfe (20) eingreift, um das Anschlussende (110) an der Hörhilfe (20) zu befestigen.
2007P17138EP
EP
08167729.6
Siemens Medical Instruments Pte. Ltd.
1
MN
20121004
H04R
DE
4343702
C1
SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK [DE]
19950309
Y
1-16
* Spalte 2, Zeile 7 - Spalte 3, Zeile 58 *
* Abbildungen 1,2 *
EP
1524732
A1
PHOENIX CONTACT GMBH & CO [DE]
20050420
Y
1-16
* Spalte 1, Absatz 3-6 *
* Spalte 3, Absatz 12 - Spalte 4, Absatz 16 *
* Abbildungen 1-4 *
US
6135800
A
MAJORS BRIAN C [US]
20001024
Y
1-16
* Spalte 3, Zeile 36 - Spalte 5, Zeile 51 *
* Abbildungen 1,2,5,6,10,11 *
US
5827078
A
SIMONIAN CHRISTOPHER L [US]
19981027
Y
1-16
* Spalte 2, Zeile 36 - Spalte 3, Zeile 42 *
* Abbildungen 1,2,3b-4c *
US
4440464
A
SPINNER GEORG [DE]
19840403
Y
1-16
* Spalte 2, Zeile 10 - Spalte 2, Zeile 39 *
* Abbildungen 1-3 *
Meiser, Jürgen
Munich
20120926
DE
4343702
C1
19950309
AT
149277
T
19970315
AU
673632
B2
19961114
AU
7914994
A
19950629
CA
2138449
A1
19950622
DE
4343702
C1
19950309
DK
660641
T3
19970901
EP
0660641
A1
19950628
JP
7203594
A
19950804
US
5708720
A
19980113
EP
1524732
A1
20050420
AT
431629
T
20090515
EP
1524732
A1
20050420
ES
2326734
T3
20091019
US
6135800
A
20001024
KEINE
US
5827078
A
19981027
KEINE
US
4440464
A
19840403
DE
3022102
C1
19811126
FR
2484719
A1
19811218
US
4440464
A
19840403