ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESM..................
J
DIM360 Ver 2.40 (30 Jan 2013) - 1620000/0
2515556
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A3
20130501
EP
12161537.1
20120327
de
de
de
102011007848
20110421
DE
20130501
201318
20121024
201243
H04R 25/00 20060101AFI20130325BHEP
de
Reduktion von akustischen Rückkopplungen durch vibrationstechnische Verkürzung des Hörgeräts
en
Reduction of acoustic feedback by reducing vibrations in a hearing aid
fr
Réduction des contre-réactions acoustiques par le raccourcissement de l'appareil auditif par technique de vibration
5
Siemens Medical Instruments Pte. Ltd.
101119801
2011P06736EP
Block 28 Ayer Rajah Crescent No. 06-08
Singapore 139959
SG
Barti, Endre
Wilhelm-Mayr-Str. 39
80689 München
DE
Ritter, Hartmut
Marloffsteiner Str. 5
91077 Neunkirchen am Brand
DE
Sattler, Michael
Damaschkestraße 76
91088 Bubenreuth
DE
Weistenhöfer, Christian
Joseph-Otto-Kolb-Str. 30
91088 Bubenreuth
DE
Maier, Daniel Oliver
100997719
Siemens AG Postfach 22 16 34
80506 München
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
20130501
201318
Die Erfindung betrifft ein Hörgerät aufweisend ein Gehäuse, in welchem ein Hörer und eine Batterie angeordnet sind, wobei das Gehäuse ein erstes Gehäuseteil (111) und ein zweites Gehäuseteil (112, 151) aufweist, die über eine Verbindung (19, 191) miteinander verbunden sind, wobei mindestens ein Gehäuseteil oder ein bei der Verbindung zwischen den Gehäuseteilen vorgesehenes Dämpfungselement (197) aus einem elastischen Material ausgebildet ist.
2011P06736EP
EP
12161537.1
Siemens Medical Instruments Pte. Ltd.
5
MN
20130402
H04R
CH
699444
B1
PHONAK AG [CH]
20100315
X
1-11
* Absätze [0021] - [0030] *
US
2008085024
A1
LINKENKAER-HANSEN MORTEN [DK] ET AL
20080410
X,D
1-11
* Absätze [0032] - [0039]; Abbildung 2 *
DE
102007023054
A1
SIEMENS MEDICAL INSTR PTE LTD [SG]
20081127
A
1-11
* das ganze Dokument *
DE
102007061310
A1
SIEMENS MEDICAL INSTR PTE LTD [SG]
20090625
A
1-11
* das ganze Dokument *
DE
10248755
A1
SIEMENS AUDIOLOGISCHE TECHNIK [DE]
20040513
A
1-11
* das ganze Dokument *
Kunze, Holger
Munich
20130318
CH
699444
B1
20100315
CH
699444
B1
20100315
EP
2082613
A2
20090729
US
2010111341
A1
20100506
WO
2008015295
A2
20080207
US
2008085024
A1
20080410
AU
2005332240
A1
20061130
CA
2609362
A1
20061130
DK
1884140
T3
20130114
EP
1884140
A1
20080206
JP
4944877
B2
20120606
JP
2008541676
A
20081120
US
2008085024
A1
20080410
WO
2006125434
A1
20061130
DE
102007023054
A1
20081127
AT
544302
T
20120215
DE
102007023054
A1
20081127
DK
1993324
T3
20120521
EP
1993324
A2
20081119
US
2008285782
A1
20081120
DE
102007061310
A1
20090625
DE
102007061310
A1
20090625
EP
2073572
A1
20090624
US
2009161897
A1
20090625
DE
10248755
A1
20040513
KEINE