ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMA................
J
JDIM360 Ver 1.28 (29 Oct 2014) - 1620000/0
2998642
EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG
A3
20160629
EP
15002707.6
20150918
de
de
de
102014013627
20140919
DE
102014016159
20141104
DE
20160629
201626
20160323
201612
F21S 8/06 20060101AFI20160526BHEP
F21S 4/22 20160101ALI20160526BHEP
F21Y 115/10 20160101ALN20160526BHEP
de
BELEUCHTUNGSVORRICHTUNG
en
ILLUMINATION DEVICE
fr
DISPOSITIF D'ECLAIRAGE
1
Andretzky, Jürgen
101549681
15.4217.12 ur
Im Ostersiepen 64
42119 Wuppertal
DE
Andretzky, Jürgen
Im Ostersiepen 64
42119 Wuppertal
DE
Von Rohr Patentanwälte Partnerschaft mbB
101349910
Rüttenscheider Straße 62
45130 Essen
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
MA
20160629
201626
Es werden eine Beleuchtungsvorrichtung (1) für einen Schacht (2), insbesondere einen Aufzugsschacht, und ein Schacht mit einer Beleuchtungsvorrichtung vorgeschlagen, wobei die Beleuchtungsvorrichtung eine flexible Spanneinrichtung (5) zum Spannen der Beleuchtungseinrichtung im Schacht aufweist, und/oder eine flexible Beleuchtungseinrichtung (3) und Beleuchtungseinrichtung der Beleuchtungsvorrichtung auf einem Träger bzw. einem Band als Träger angeordnet ist, der bzw. das dazu ausgebildet ist, die Beleuchtungseinrichtung im Schacht zu tragen. Darüber hinaus werden die Verwendung einer Spanneinrichtung zum Spannen einer flexiblen Beleuchtungseinrichtung in einem Schacht sowie die Verwendung eines Bands zum Befestigen und/oder Spannen einer flexiblen Beleuchtungseinrichtung in einem Schacht vorgeschlagen.
15.4217.12 ur
EP
15002707.6
Andretzky, Jürgen
1. Ansprüche: 1, 2, 4-9(alle teilweise)
Beleuchtungsvorrichtung die eine Spanneinrichtung aufweist die dazu ausgebildet ist, eine flexible Beleuchtungseinrichtung entlang einer Längsachse der Beleuchtungseinrichtung in einem Schacht zu spannen.
2. Ansprüche: 1, 2, 4-8(alle teilweise)
Eine Beleuchtungsvorrichtung wobei eine flexible Beleuchtungseinrichtung einen lichtdurchlässigen und flexiblen Mantel aufweist, der die Leuchtmittel der Beleuchtungseinrichtung ummantelt, wobei der Mantel außen und entlang der Träger angeordnet ist, der dazu ausgebildet ist, die Beleuchtungseinrichtung im Schacht zu tragen.
3. Ansprüche: 1, 2, 4-9(alle teilweise)
Eine Beleuchtungsvorrichtung, bei der eine flexible Beleuchtungseinrichtung auf einem Band als Träger angeordnet ist, das dazu ausgebildet ist, die Beleuchtungseinrichtung im Schacht zu tragen.
4. Ansprüche: 3, 10
Eine Beleuchtungsvorrichtung, bei der die Beleuchtungseinrichtung durch Sicherungselemente aus einem Spritzgussmaterial mit einem Träger verbunden ist.
1, 2, 4-9(alle teilweise)
1
DH
20160601
F21S
F21Y
F21V
WO
2012176192
A1
BEN AHARON OHAD [IL]
20121227
X
1,2,4-7,9
Y
8
* das ganze Dokument *
EP
2754956
A1
OSRAM GMBH [DE]; OSRAM SPA [IT]
20140716
X
1,2,4-7,9
Y
8
* Absatz [0040] - Absatz [0044]; Abbildungen 2-3 *
* Absatz [0051] - Absatz [0059]; Abbildungen 6-13 *
GB
474047
A
ANNONYME POUR LES APPLIC DE L
19371025
X
1,2,5,6,9
Y
8
* das ganze Dokument *
US
4335422
A
VAN ESS JOHN C
19820615
X
1,2,4-6,9
Y
8
* das ganze Dokument *
DE
20216833
U1
OSRAM OPTO SEMICONDUCTORS GMBH [DE]
20040304
X
1,2,4-7,9
Y
8
* Absatz [0047]; Abbildungen 1-8 *
DE
202013101820
U1
BURR EDGAR [DE]
20130603
Y
8
A
1,2,4-7,9
* Abbildungen 1, 2, 7 *
DE
202014105375
U1
KIRSCHNER RONNY [DE]
20141118
X,P
1,2,4-9
* das ganze Dokument *
FR
3005347
A1
D R I M ETS [FR]
20141107
X,P
1,2,4-9
* das ganze Dokument *
Thibaut, Arthur
The Hague
20160126
WO
2012176192
A1
20121227
US
2015362138
A1
20151217
WO
2012176192
A1
20121227
EP
2754956
A1
20140716
CN
103925490
A
20140716
EP
2754956
A1
20140716
US
2014196284
A1
20140717
GB
474047
A
19371025
KEINE
US
4335422
A
19820615
KEINE
DE
20216833
U1
20040304
KEINE
DE
202013101820
U1
20130603
DE
102014105855
A1
20141030
DE
202013101820
U1
20130603
DE
202014105375
U1
20141118
KEINE
FR
3005347
A1
20141107
KEINE