ATBECHDEDKESFRGBGRITLILUNLSEMCPTIESILTLVFIROMKCYALTRBGCZEEHUPLSKBAHRIS..MTNORSMESMMAKHTNMD..........
*
X
BDM Ver 2.0.24 - 1100000/0
4294500
A1
20231227
EP
22708867.1
20220216
20230815
de
de
de
102021103734
20210217
DE
102021110445
20210423
DE
20231227
202352
20231227
202352
A61N 1/04 20060101AFI20220826BHEP
A61N 1/36 20060101ALI20220826BHEP
A61N 1/40 20060101ALI20220826BHEP
A61N 2/00 20060101ALI20220826BHEP
A61B 5/08 20060101ALI20220826BHEP
A61M2230/08 20130101 LA20220516BHEP
A61M2230/005 20130101 LA20220516BHEP
A61M2230/40 20130101 LA20220516BHEP
A61M2230/005 20130101 LA20220516BHEP
A61M2230/63 20130101 LA20220516BHEP
A61M2230/005 20130101 LA20220516BHEP
A61M2230/60 20130101 LA20220516BHEP
A61M2230/005 20130101 LA20220516BHEP
A61N 1/0452 20130101 FI20220509BHEP
A61N 1/0456 20130101 LI20220509BHEP
A61N 1/3611 20130101 LI20220509BHEP
A61N 1/3601 20130101 LA20220509BHEP
A61N 1/40 20130101 LI20220509BHEP
A61N 2/006 20130101 LI20220509BHEP
A61N 2/002 20130101 LA20220509BHEP
A61B 5/08 20130101 LI20220509BHEP
A61M 16/024 20170801 LI20220509BHEP
A61M2205/054 20130101 LA20220516BHEP
A61M 16/0006 20140204 LI20220516BHEP
A61M2016/0021 20130101 LA20220516BHEP
A61M2016/0024 20130101 LA20220516BHEP
A61M2205/3317 20130101 LA20220516BHEP
A61M2230/08 20130101 LA20220516BHEP
A61M2205/3344 20130101 LA20220516BHEP
A61M2210/1021 20130101 LA20220516BHEP
A61M2016/0036 20130101 LA20220516BHEP
A61M2205/3334 20130101 LA20220516BHEP
A61M 16/202 20140204 LI20220516BHEP
A61M 16/204 20140204 LA20220516BHEP
A61M 16/205 20140204 LA20220516BHEP
A61M 16/0009 20140204 LA20220516BHEP
A61M2205/04 20130101 LA20220516BHEP
A61M2205/52 20130101 LA20220516BHEP
A61M2205/505 20130101 LA20220516BHEP
A61M2230/40 20130101 LA20220516BHEP
A61M2230/63 20130101 LA20220516BHEP
A61M2230/60 20130101 LA20220516BHEP
A61M2205/3375 20130101 LA20220516BHEP
A61M2205/3368 20130101 LA20220516BHEP
A63B 23/18 20130101 LI20220516BHEP
A61M 16/06 20130101 LA20220516BHEP
A61M 16/0057 20130101 LA20220516BHEP
A61M2016/0027 20130101 LA20220516BHEP
A61M2205/3561 20130101 LA20220516BHEP
G16H 20/30 20180101 LI20220527BHEP
G16H 20/40 20180101 LA20220527BHEP
G16H 40/63 20180101 LI20220527BHEP
A61B 5/4836 20130101 LI20220805BHEP
A61B 5/0816 20130101 LA20220805BHEP
A61B 5/388 20210101 LA20220805BHEP
A61B 5/224 20130101 LA20220805BHEP
de
STIMULATIONSMETHODEN FÜR EINE ELEKTROMAGNETISCH ODER ELEKTRISCH KONTROLLIERTE EIGENATMUNG
en
STIMULATION METHODS FOR AN ELECTROMAGNETICALLY OR ELECTRICALLY CONTROLLED SPONTANEOUS RESPIRATION
fr
PROCÉDÉS DE STIMULATION POUR UNE RESPIRATION SPONTANÉE COMMANDÉE ÉLECTROMAGNÉTIQUEMENT OU ÉLECTRIQUEMENT
Stimit AG
101972656
V/SMT-0002-PCTEP
Aarbergstrasse 46
2503 Biel
CH
RAYMONDOS, Konstantinos
30655 Hannover
DE
Günther, Constantin
101991400
Meissner Bolte Patentanwälte Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Plathnerstraße 3A
30175 Hannover
DE
AL
AT
BE
BG
CH
CY
CZ
DE
DK
EE
ES
FI
FR
GB
GR
HR
HU
IE
IS
IT
LI
LT
LU
LV
MC
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SM
TR
BA
ME
KH
MA
MD
TN
EP2022053800
20220216
de
WO2022175317
20220825
202234